Podnóżki do pedicure – wsparcie przy pracy

Ładne, zdrowe stopy nie tylko fantastycznie się prezentują ale dodatkowo wprawiają w dobre samopoczucie. Gładka skóra, skrócone paznokcie dodają wdzięku każdej kobiecie. Powinno się zatem zadbać o stopy i wybrać się do profesjonalnej kosmetyczki. Zabieg pedicure rozpoczynamy od kąpieli stóp w wodzie z solą. Dzięki temu zmiękczamy naskórek, nawilżany skórę, a także relaksujemy się. Następnie kosmetyczka usuwa zrogowaciały naskórek tworzącego się szczególnie w okolicy pięty. Obcinane są również paznokcie, odsuwane skórki, a paznokcie malowane bezbarwnym lakierem. Aktualnie licznym zainteresowaniem cieszy się manicure hybrydowy na stopach, który jest w znacznym stopniu trwalszy niż zwykły lakier do paznokci. Na koniec wmasowujemy krem,jaki wygładza i nawilża skórę,przeciwdziała nadmiernemu wydzielaniu potu dodatkowo pozostawia stopy z długotrwałym wrażeniem świeżości.

podnóżek do pedicure

Dużym ułatwieniem podczas zabiegów na stopy jest wyposażenie salonu kosmetycznego w podnóżek do pedicure. Zapewni on maksymalny komfort pracy. Należycie zaprojektowane podnóżki nie tylko polepszą naszą prace ale są dodatkowo poręczne i bardzo pomocne.